  0

200

400

600

800

MFlop/s

           8 procs

           4 procs
           2 procs
           1 proc

                                  Sun
                                  CM-5

  10^2 10^4 10^6

  0

200

400

600

               Vector Length

                                  DEC
                                  CM-5

         4 procs

         2 procs
         1 proc