U13

X C V R _ U N IT

DATA_ADDR[31:0]

DATA_IN[15:0]

LOCALMAX[31:22]

LOCALMIN[31:22]

RXD[15:0]

LINK_DIN_ACK

LINK_DN

LINK_DR

LINK_EN

LINK_FIFO_CLK

PCI_DN

PCI_DR

PCI_DIN_ACK

RX_CLK RX_EN RX_ER

TX_CLK

PCI_EN

PCI_FIFO_CLK

TXD[15:0]

LINK_DOUT[15:0]

PCI_ADDROUT[31:0]

PCI_DOUT[15:0]

TX_DIN_ACK

TX_EN TX_ER

TX_LINK_EN

TX_PCI_EN

LINK_ADDROUT[31:0]

LINK_DATA_NEW

LINK_DATA_READY

PCI_DATA_NEW

PCI_DATA_READY

U 1 4

X C V R _ U N IT

DATA_ADDR[31:0]

DATA_IN[15:0]

LOCALMAX[31:22]

LOCALMIN[31:22]

RXD[15:0]

LINK_DIN_ACK

LINK_DN

LINK_DR

LINK_EN

LINK_FIFO_CLK

PCI_DN

PCI_DR

PCI_DIN_ACK

RX_CLK RX_EN RX_ER

TX_CLK

PCI_EN

PCI_FIFO_CLK

TXD[15:0]

LINK_DOUT[15:0]

PCI_ADDROUT[31:0]

PCI_DOUT[15:0]

TX_DIN_ACK

TX_EN TX_ER

TX_LINK_EN

TX_PCI_EN

LINK_ADDROUT[31:0]

LINK_DATA_NEW

LINK_DATA_READY

PCI_DATA_NEW

PCI_DATA_READY

U 1 5

ADDRIN[31:0]

DIN[15:0]

INCLK

GET OE PUT

ADDROUT[31:0]

DOUT[15:0]

EMPTY

FULL

OUTCLK

U 1 6

ADDRIN[31:0]

DIN[15:0]

INCLK

GET OE PUT

ADDROUT[31:0]

DOUT[15:0]

EMPTY

FULL

OUTCLK

U 1 9

CLK DIN_ACK

EMPTY0

EMPTY1 EN

DATA_NEW

DATA_READY

GET0

GET1 OE0 OE1

U 2 0

CLK DATA_READY

EMPTY0

EMPTY1 EN FULL0

FULL1 RTS

LINK_READY

PUT0

PUT1

U 2 1

ADDRIN[31:0]

DIN[15:0]

INCLK

GET OE PUT

ADDROUT[31:0]

DOUT[15:0]

EMPTY

FULL

OUTCLK

U 2 2

ADDRIN[31:0]

DIN[15:0]

INCLK

GET OE PUT

ADDROUT[31:0]

DOUT[15:0]

EMPTY

FULL

OUTCLK

U 2 3

CLK DIN_ACK

EMPTY0

EMPTY1 EN

DATA_NEW

DATA_READY

GET0

GET1 OE0 OE1

U 2 4

CLK DATA_READY

EMPTY0

EMPTY1 EN FULL0

FULL1 RTS

LINK_READY

PUT0

PUT1

A R X D [1 5 : 0 ] A T X D [1 5 : 0 ] B T X D [1 5 : 0 ] B R X D [1 5 : 0 ]

L O C A L M A X [3 1 : 2 2 ]

L O C A L M IN [3 1 : 2 2 ]

A _ A D D R IN [3 1 : 0 ]

A _ D IN [1 5 : 0 ] B _ D IN [1 5 : 0 ]

B _ A D D R IN [3 1 : 0 ]

A P C I_ D O U T [1 5 : 0 ]

A P C I_ A D D R O U T [3 1 : 0 ]

B P C I_ D O U T [1 5 : 0 ]

B P C I_ A D D R O U T [3 1 : 0 ]

BTX_ER

BRX_CLK

ARX_ER

BRX_EN BRX_ER

BTX_EN

ATX_EN ATX_ER

ARX_CLK ARX_EN

A_FIFO_CLK

A_LINK_READY

A_DATA_READY A_LINK_EN A_NEW

B_FIFO_CLK

B_LINK_READY

B_DATA_READY B_LINK_EN B_NEW

TX_CLK

APCI_DIN_ACK

APCI_EN

APCI_FIFO_CLK

APCI_DATA_READY APCI_DATA_NEW BPCI_FIFO_CLK BPCI_EN BPCI_DIN_ACK

BPCI_DATA_READY BPCI_DATA_NEW